LIBRARY VBWAVE
EXETYPE WINDOWS
DESCRIPTION 'VB Wave Player V1.01 by Mark Gamber, May 1992'
CODE MOVEABLE
DATA MOVEABLE SINGLE
HEAPSIZE 1024

